Π

Incoming muon beam

Diffusers 1&2

Beam PID TOF 0 Cherenkov TOF 1

Trackers 1 & 2

measurement of emittance in and out

Liquid Hydrogen absorbers 1,2,3

Downstream particle ID:

TOF 2 Cherenkov Calorimeter

RF cavities 1 RF cavities 2

Spectrometer solenoid 1

Matching coils 1.1+1.2

Focus coils 1

Spectrometer solenoid 2

Coupling Coils 1+2

Focus coils 2 Focus coils 3

Matching coils 2.1+2.2